OPERA-3d

Post-Processor 7.1

12/Jan/2000 17:32:49 Page 32

UNITS

Length : cm

Magn Flux Den: gauss

Magnetic field : oersted

Magn Scalar Pot: oersted-cm

Magn Vector Pot: gauss-cm

Elec Flux Den : C cm^{-2}

Electric field : V cm^{-1}

Conductivity : S cm^{-1}

Current density : A cm^{-2}

Power : W

Force : N

Energy : J

PROBLEM DATA /opera/3d/half_model.op3 TOSCA Magnetostatic Non-linear materials Simulation No 1 of 1 211380 elements 242561 nodes Nodal fields

LOCAL COORDS. Xlocal = 0.0 Ylocal = 0.0 Zlocal = 0.0 Theta = 0.0 Phi = 0.0 Psi = 0.0

X-300.0

X-200.0

X-100.0

X100.0

X200.0

X300.0

Y-200.0

Y-100.0

Y100.0

Y200.0

Z-200.0

Z-100.0

Z100.0

Z200.0

Z300.0