5 35 20 35 mm

Vacuum beam pipe DME gas at 20 torr

X = 0

Y = 0

6 mkm mylar window X Z counter Y Z counter

Z = 170 cm Z = 165 cm Z = 158 cm

Z = 160 cm Z = 150 cm ( beam focus ) 100 mkm mylar window

Fig. 2. Location of the 3D muon counter relatively to E614 detector.

Planes with max. fringe field