Muon Losses along M13

Muons Lost (number per 100,000)

BendBendQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7JawsSL1SL2Distance Along Beamline (m)2468100M13 - Beam Losses

M13 - Low Divergence Tune-- No Solenoid

M13 - Low Divergence Tune-- 2 T E614 Solenoid

Polarization at the mid-point of E614 Solenoid-- 6 mm radius aperture at solenoid entrance

0.99650.99700.99750.99800.99850.99900.99951.0000051015quality.save

Polarization

Effective Polarization

PolarizationAperture Size (mm)1.0 cm radius trigger