                                                                           ANSYS 5.4
                                                                           APR  4 2000
                                                                           10:57:16
                                                                           PLOT NO.   1
                                                                           ELEMENT SOLUTION
                                                                           STEP=3
                                                                           SUB =1
                                                                           TIME=3
                                                                           BSUM     (NOAVG)
                                                                           RSYS=0
                                                                           PowerGraphics
                                                                           EFACET=1
                                                                           SMN =.001603
                                                                           SMX =2.55

1

                              MX

                                             X

                                          Y

                                           Z

                                                                                .001603
                                                                                .284734
                                                                                .567865
                                                                                .850996
                                                                                1.134
                                                                                1.417
                                                                                1.7
                                                                                1.984
                                                                                2.267
                                                                                2.55

 Rudimentarized model of E614 magnet field. BSUM in center air