DEFLECT

                                                                                                       TENSION

                                                               TEST

FOIL

(mm/Torr)

(lb/in)

                                                             DATE

6.26

0.84

                                                                       3/11

                00

6.54

0.80

                                                                       3/24

6.36

0.83

                                                                       3/26

4.53

1.19

                                                                       3/11

                01

4.67

1.16

                                                                       3/22

4.73

1.15

                                                                       3/24

4.59

1.17

                                                                       3/26

3.52

1.55

                                                                       3/17

                02

3.57

1.52

                                                                       3/19

3.66

1.49

                                                                       3/22

3.69

1.48

                                                                       3/24

3.64

1.49

                                                                       3/26

2.80

1.95

                                                                       3/17

                03

2.94

1.86

                                                                       3/22

2.92

1.87

                                                                       3/26