225 250 275 300 325 350 375 400 425

10 20 30 40

Resolution (μm)

225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

10 20 30 40 Wire Number

225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

10 20 30 40 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

10 20 30 40 Wire Number