Y=0.200cm Δ X=-0.200cm,

Δμ Y=0.200cmΔ

X=-0.000cm,

Δμ Y=0.200cmΔX=0.200cm, Δμ 1000xdP

Y=0.000cm Δ X=-0.200cm,

Δμ Y=0.000cmΔ

X=-0.000cm,

Δμ Y=0.000cmΔX=0.200cm, Δμ 1000xdP

Y=-0.200cm Δ X=-0.200cm, Δμ 1000xdP Y=-0.200cmΔX=-0.000cm,Δμ1000xdP Y=-0.200cmΔX=0.200cm,Δμ