            200 400 600 800 1000 1200
                      M_{WR} , GeV

 -0.075

  -0.05

 -0.025

      0

  0.025

   0.05

  0.075

    0.1

mixing
angle

          PDG PmuXi

                           D0 CDF

         PmuXiDeltaRho

         PDG rho

        TWIST rho

                                 TWIST PmuXi

                           TWIST MLRS
                       Nuclear

      0