Sigmas

-4 -2 0 2 4

Count

1 10 210 310

=1.09 σ All bins mean=-0.09 =1.03 σ Bins in fiducial mean=-0.02 σ stop 1/2 residual (Data-Fit)/

Total Momentum (MeV/c)

0 10 20 30 40 50 θ cos

-1

-0.5

0

0.5

1

-3 -2 -1 0 1 2 3 σ Set 35 stop 1/2 residual (Data-Fit)/