Count

10

210

310

410

θ p cos Δ Upstream muon stops positron

Entries (unscaled) 996587 6728984

Simulation Data

Tail count

(MeV/c) θ ) cos tot us - p tot ds(p

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 θ

%

-50

0

50 (Data-Simulation)/Simulation