Delta Correction [microns]

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Number Of Planes

0

1

2

3

4

5

6 Translation alignment precision_{Entries 44}

Mean -3.182e-06 RMS 8.089

Translation alignment precision