Data Set Number

70 75 80 85 90 95

Endpoint slope (in keV/c)

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Data Set Number

70 75 80 85 90 95

Endpoint intercept (in keV/c)

-20 -15 -10 -5 0 5

Data Set Number

70 75 80 85 90 95

Endpoint chi2/ndof

-4 -2 0 2 4 6 Upstream Downstream