Magnitude of Weak Coupling

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

| 0.550 0.550 0.550 LL S|g | 0.122 0.104 0.103 RL T|g | 0.110 0.104 0.103 RL V|g | 0.424 0.412 0.412 RL S|g | 0.036 0.021 0.012 LR T|g | 0.060 0.025 0.018 LR V|g | 0.125 0.074 0.041 LR S|g | 0.033 0.031 0.015 RR V|g | 0.166 0.062 0.031 RR S|g

PDG 2004 MacDonald 2008 Current Results